; hErnAm m̀KF r\gt̃ ;

aB\g, sA@vF EmrAbAI

hErnAm m̀KF r\gt̃ ektArF trF vAjt̃ Evnvt̃ mF t̀lA BAvṽXF mFrA ; D̂. ; GrÔAt mEJyA aAn\dAcA W̃vA toc yd̀nATA sdA aś ŊAvA. it̀k̃c mAgZ̃ t̀$yApAfF mAgt̃ goX nAmF t̀$yA r\gt̃ ; 1 ; kAm ĞoD m(sr kDF nA pAEhl̃ loB moh sAr̃ d́r mF sAErl̃. hErQyAc Ec\tnF jFvnAt mF vAht̃ goX nAmF t̀$yA r\gt̃ ; 2 ;

fttArkA